-- 0022_scan_audit_manual.sql
--
-- Fallback-Scan: markiert einen Scan-Eintrag als **manuell bestätigt**
-- ("Ich habe den Artikel geladen"), wenn der Barcode-/QR-Scan nicht klappt.
--
-- Reine Audit-Information: WIE der Scan zustande kam. Die Mengen-/Status-
-- Wahrheit (scanned_quantity, scan_status) bleibt unverändert — ein manueller
-- Scan ist fachlich ein vollwertiger Scan, nur ohne Barcode-Lesung.
-- Default false: alle bestehenden Einträge gelten als regulär gescannt.

ALTER TABLE scan_audit
    ADD COLUMN manual BOOLEAN NOT NULL DEFAULT false;
